(form "00032" (size 42  7)
  (help "00032_TIP_0")
  (heading "ENTER DATA FOR A GRID CELL")
  (label (position  2  3) (text "Grid cell"))
  (label (position  1  5) (text "Desc field"))
  (field "fixed_lbl" (position 13  3) (display_length  1) (input disallowed))
  (field "fixed_val" (position 20  3) (display_length 16) (input disallowed))
  (field "unfixed_lbl" (position 13  4) (display_length  1) (input disallowed))
  (field "unfixed_val" (position 20  4) (display_length 16) (input disallowed))
  (field "fldnum" (position 13  5) (display_length  3) (input disallowed))
  (field "dfld" (position 20  5) (display_length 16) (input allowed)
    (null allowed) (max_length 16))
  (default_buttons)
)
