(form "00076" (size 63  6)
  (heading "DIGITISER CONFIRM EXIT")
  (label (position  2  3) (text "Press Apply to exit digitiser"))
  (label (position  2  4) (text "Press Cancel to continue digitising"))
  (default_buttons)
)
