(form "00077" (size 63 21)
  (heading "DIGITISER SETUP")
  (label (position  2  3) (text "Digitiser"))
  (label (position  2  4) (text "Port"))
  (label (position 33  4) (text "Baud"))
  (label (position 46  4) (text "# Stop bits"))
  (label (position  2  5) (text "Beep"))
  (label (position  2  6) (text "Number format"))
  (label (position  2  7) (text "Message length"))
  (label (position  2  8) (text "X Offset"))
  (label (position 16  8) (text "Length"))
  (label (position  2  9) (text "Y Offset"))
  (label (position 16  9) (text "Length"))
  (label (position  2 10) (text "Scale"))
  (label (position  2 11) (text "Digitiser menu"))
  (label (position  2 12) (text "Transform scale    Y"))
  (label (position 20 13) (text "Transform Scale    X"))
  (label (position  2 14) (text "Set attributes per point"))
  (label (position  2 15) (text "String #"))
  (label (position  2 16) (text "Segment #"))
  (label (position  2 17) (text "Point #"))
  (label (position  2 18) (text "Z"))
  (label (position  2 19) (text "Desc"))
  (field "digitiser" (position 10  3) (display_length 40) (input disallowed))
  (field "port" (position 10  4) (display_length 20) (input disallowed))
  (field "baud" (position 38  4) (display_length  5) (input disallowed)
                (dependency (value "port") != "WINTAB"))
  (field "no_stop_bits" (position 58  4) (display_length  1) (input disallowed)
                (dependency (value "port") != "WINTAB"))
  (field "beep" (position 10  5) (display_length  1) (input disallowed))
  (field "num_format" (position 17  6) (display_length  4) (input disallowed)
                (dependency (value "port") != "WINTAB"))
  (field "message_len" (position 17  7) (display_length  2) (input disallowed)
                (dependency (value "port") != "WINTAB"))
  (field "xstart" (position 10  8) (display_length  2) (input disallowed)
                (dependency (value "port") != "WINTAB"))
  (field "xlength" (position 25  8) (display_length  2) (input disallowed)
                (dependency (value "port") != "WINTAB"))
  (field "ystart" (position 10  9) (display_length  2) (input disallowed)
                (dependency (value "port") != "WINTAB"))
  (field "ylength" (position 25  9) (display_length  2) (input disallowed)
                (dependency (value "port") != "WINTAB"))
  (field "digitiser_scale" (position 10 10) (display_length 16) (input disallowed))
  (field "digitiser_menu" (position 18 11) (display_length  1) (input disallowed))
  (field "yscale" (position 24 12) (display_length 16) (input disallowed))
  (field "xscale" (position 24 13) (display_length 16) (input disallowed))
  (field "attribute_toggle" (position 24 14) (display_length  1) (input disallowed))
  (field "string" (position 12 15) (display_length  5) (input disallowed))
  (field "segment" (position 12 16) (display_length  5) (input disallowed))
  (field "point" (position 12 17) (display_length  5) (input disallowed))
  (field "z" (position 12 18) (display_length 16) (input disallowed))
  (field "desc" (position 12 19) (display_length 32) (input disallowed))
  (default_buttons)
)
