(form "00088" (size 43  9)
  (help "00088_TIP_0")
  (heading "BEARING AND DISTANCE BETWEEN POINTS")
  (label (position  2  3) (text "Bearing"))
  (label (position  2  4) (text "Horiz Distance"))
  (label (position  2  5) (text "Slope Distance"))
  (label (position  2  6) (text "Vert Distance"))
  (label (position  2  7) (text "Gradient (%)"))
  (field "brg" (position 17  3) (display_length 16) (input disallowed))
  (field "dist" (position 17  4) (display_length 16) (input disallowed))
  (field "sdist" (position 17  5) (display_length 16) (input disallowed))
  (field "vdist" (position 17  6) (display_length 16) (input disallowed))
  (field "grade" (position 17  7) (display_length 16) (input disallowed))
  (default_buttons)
)
