(form "00291" (size 78 12)
  (heading "DEFINE COLLAR SELECTION CRITERIA")
  (label (position  2  3) (text "Use hole select codes"))
  (label (position  2  4) (text "Selection Field"))
  (label (position 39  4) (text "Selection Codes eg. RC;DD;PC;"))
  (label (position  2  5) (text "1"))
  (label (position 39  5) (text "1"))
  (label (position  2  6) (text "2"))
  (label (position 39  6) (text "2"))
  (label (position  2  7) (text "3"))
  (label (position 39  7) (text "3"))
  (label (position  2  8) (text "4"))
  (label (position 39  8) (text "4"))
  (label (position  2  9) (text "5"))
  (label (position 39  9) (text "5"))
  (field "sel_holes" (position 35  3) (display_length  1) (input allowed)
    (value_in "Y" "N")
    (translate upper) (null allowed) (max_length 1))
  (field "field1" (position  4  5) (display_length 32) (input allowed)
    (null allowed) (max_length 32))
  (field "codes1" (position 41  5) (display_length 32) (input allowed)
    (null allowed) (max_length 32))
  (field "field2" (position  4  6) (display_length 32) (input allowed)
    (null allowed) (max_length 32))
  (field "codes2" (position 41  6) (display_length 32) (input allowed)
    (null allowed) (max_length 32))
  (field "field3" (position  4  7) (display_length 32) (input allowed)
    (null allowed) (max_length 32))
  (field "codes3" (position 41  7) (display_length 32) (input allowed)
    (null allowed) (max_length 32))
  (field "field4" (position  4  8) (display_length 32) (input allowed)
    (null allowed) (max_length 32))
  (field "codes4" (position 41  8) (display_length 32) (input allowed)
    (null allowed) (max_length 32))
  (field "field5" (position  4  9) (display_length 32) (input allowed)
    (null allowed) (max_length 32))
  (field "codes5" (position 41  9) (display_length 32) (input allowed)
    (null allowed) (max_length 32))
  (default_buttons)
)
