(form "00666" (size 67 6)

  (help "00666_TIP_0")

  (heading "LOAD GRID DEFAULTS FILE" )

  (label (position  2 3) 
  (text "Grid defaults file" )
  )
  (field "grid_file" (position 25 3) (display_length 38)
     (input allowed)
     (translate lower) (null allowed)
     (max_length 40)
     (file (extension "*.ssi"))
     (help "00666_TIP_1")
  )

  (default_buttons)
)
