(form "00853" (size 70  14) (mismatch ignore)
  (help "00853_TIP_0")
  (heading "Confirm Leica Resection adjustment to backsight reference angle")
   (label (position  2  3) (text "Current backsight reference angle"))
   (label (position  2  4) (text "Leica adjustment"))
   (label (position  2  5) (text "New backsight reference angle"))
   (label (position  2  8) (text "FORM_00853_TEXT1"))
   (label (position  2  10) (text "FORM_00853_TEXT2"))
   (field "original_ref" (position  20  3) (display_length 20)
   (input disallowed) (max_length 20))
   (field "adjustment" (position  20  4) (display_length 20) (max_length 20)
   (input disallowed))
   (field "new_ref" (position  20  5) (display_length 20) (max_length 20)
   (input disallowed))
  (default_buttons)
)
