(form "10102" (size 61 13)
  (help "10102_TIP_0")
  (heading "CONFIRM GRID TRANSFORMATION")
  (label (position  3  3) (text "Database Name"))
  (label (position 20  5) (text "Transformation parameters"))
  (label (position 14  6) (text "shifted by"))
  (label (position 14  7) (text "shifted by"))
  (label (position 14  8) (text "Scaled by"))
  (label (position 14  9) (text "Rotated by"))
  (label (position 12 11) (text "Press APPLY to proceed with transformation"))
  (field "dbnam" (position 20  3) (display_length 32)
     (input disallowed))
  (field "yshift" (position 26  6) (display_length 16)
     (input disallowed))
  (field "xshift" (position 26  7) (display_length 16)
     (input disallowed))
  (field "ptscal" (position 26  8) (display_length 16)
     (input disallowed))
  (field "rotang" (position 26  9) (display_length 16)
     (input disallowed))
  (field "reflabel" (position  3  6) (display_length 10)
     (input disallowed))
  (field "nonreflabel" (position  3  7) (display_length 10)
     (input disallowed))
  (default_buttons)
)
