(form "10127" (size 58  21) (mismatch ignore)
  (help "FRM10127_HELP")
  (heading "Inconsistent date stamps")
   (label (position  2  3) (text "Station"))
   (label (position  2  4) (text "FRM10127_TEXT_LINE1"))
   (label (position  2  5) (text "FRM10127_TEXT_LINE2"))
   (label (position  2  6) (text "FRM10127_FORCE_TEXT"))
   (label (position  2  9) (text "FRM10127_DATESTAMP_TEXT"))
   (field "station" (position  20  3) (display_length 20)
   (input disallowed) (max_length 20))
   (field "date1" (position  20  4) (display_length 20) (max_length 20)
   (input disallowed))
   (field "date2" (position  20  5) (display_length 20) (max_length 20) 
   (input allowed) (null disallowed) (format datetime))
   (field "force_insertion" (position 20  6) (display_length 1) 
    (input allowed) (translate upper) 
    (value_in "Y" "N")
    (default "N"))
  (default_buttons)
)
