(form "10129" (size 50  21) (mismatch ignore)
  (heading "Confirm station insertion")
   (label (position  2  3) (text "Station"))
   (label (position  2  4) (text "FRM10127_TEXT_LINE1"))
   (label (position  2  5) (text "FRM10127_TEXT_LINE2"))
   (label (position  2  7) (text "FRM10129_INSERT_TEXT"))
   (label (position  2  18) (text "FRM10129_CONFIRM_TEXT"))
   (field "station" (position  20  3) (display_length 20)
   (input disallowed) (max_length 20))
   (field "date1" (position  20  4) (display_length 20) (max_length 20)
   (input disallowed))
   (field "date2" (position  20  5) (display_length 20) (max_length 20) 
   (input disallowed))
  (default_buttons)
)
