(form "12015" (size 48 16)
  (heading "DEFINE DRILL HOLE ASSAY DATA")
  (label (position  4  3) (text "Enter assay fields to extract"))
  (field "assfield1" (position  7  5) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield2" (position  7  6) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield3" (position  7  7) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield4" (position  7  8) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield5" (position  7  9) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield6" (position  7 10) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield7" (position  7 11) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield8" (position  7 12) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield9" (position  7 13) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield10" (position  7 14) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield11" (position 27  5) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield12" (position 27  6) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield13" (position 27  7) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield14" (position 27  8) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield15" (position 27  9) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield16" (position 27 10) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield17" (position 27 11) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield18" (position 27 12) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield19" (position 27 13) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (field "assfield20" (position 27 14) (display_length 15) (input allowed)
    (translate lower) (null allowed) (max_length 15))
  (default_buttons)
)
