(form "20254"
    (size 67 21)
    (help "20254_TIP_0")
    (heading "IK ANISOTROPY PARAMETERS"
    )

    (scroll_block "cutoffs"
        (position 2 4)
        (size 62 15)
        (extra 0 1)
        (scroll_size 62 20)
        (repeat interactive
            (grow 0 1)
            (instances 1
                (min 1)
                (max 20)
            )
        )
        (top
            (label
                (position 1 0)
                (text "Cutoff"
                )
            )
            (label
                (position 11 0)
                (text "Bearing"
                )
            )
            (label
                (position 21 0)
                (text "Plunge"
                )
            )
            (label
                (position 31 0)
                (text "Dip"
                )
            )
            (label
                (position 41 0)
                (text "Semi ratio"
                )
            )
            (label
                (position 51 0)
                (text "Minor ratio"
                )
            )
        )
        (main
            (field "cutoff"
                (position 1 0)
                (display_length 7)
                (input allowed)
                (null allowed)
                (format real_8)
                (help "20254_TIP_1")
            )
            (field "bearing"
                (position 11 0)
                (display_length 7)
                (input allowed)
                (format real_8)
                (default "0")
                (initialise 
                    (value "bearing(-1)")
                )
                (help "20254_TIP_2")

            )
            (field "plunge"
                (position 21 0)
                (display_length 7)
                (input allowed)
                (format real_8)
                (default "0")
                (initialise 
                    (value "plunge(-1)")
                )
                (help "20254_TIP_3")
            )
            (field "dip"
                (position 31 0)
                (display_length 7)
                (input allowed)
                (format real_8)
                (default "0")
                (initialise 
                    (value "dip(-1)")
                )
                (help "20254_TIP_4")
            )
            (field "semi_major"
                (position 41 0)
                (display_length 7)
                (input allowed)
                (low_bound 1)
                (format real_8)
                (default "1")
                (initialise 
                    (value "semi_major(-1)")
                )
                (help "20254_TIP_5")
            )
            (field "minor"
                (position 51 0)
                (display_length 7)
                (input allowed)
                (low_bound 1)
                (format real_8)
                (default "1")
                (initialise 
                    (value "minor(-1)")
                )
                (help "20254_TIP_6")
            )
        )
    )
    (default_buttons)
)
