(form "20601"
    (size 40 9)
    (heading "ESTIMATION ATTRIBUTES")

    (label
        (position 2 3)
        (text "Distance to nearest sample")
    )
    (field "dist_att"
        (position 25 3)
        (display_length 20)
        (input allowed)
        (translate lower)
        )

    (label
        (position 2 4)
        (text "Average distance to samples")
    )
    (field "avgdist_att"
        (position 25 4)
        (display_length 20)
        (input allowed)
        (translate lower)
        )

    (label
        (position 2 5)
        (text "Number of samples")
    )
    (field "numsam_att"
        (position 25 5)
        (display_length 20)
        (input allowed)
        (translate lower)
        )

    (label
        (position 2 6)
        (text "Kriging variance")
    )
    (field "kgvar_att"
        (position 25 6)
        (display_length 20)
        (input allowed)
        (translate lower)
        )
        
    (field "block_variance_att"
        (position 25 6)
        (display_length 20)
        (input allowed)
        (translate lower)
        )
    (field "kriging_efficiency_att"
        (position 25 6)
        (display_length 20)
        (input allowed)
        (translate lower)
        )
    (field "lagrange_multiplier_att"
        (position 25 6)
        (display_length 20)
        (input allowed)
        (translate lower)
        )
    (field "conditional_bias_slope_att"
        (position 25 6)
        (display_length 20)
        (input allowed)
        (translate lower)
        )
    (field "negative_weights_att"
        (position 25 6)
        (display_length 20)
        (input allowed)
        (translate lower)
        )
    (field "krig_type"
        (position 25 6)
        (display_length 20)
        (foreground (user_option "form_foreground"))
        (background (user_option "form_background"))
        (input disallowed)
        (translate lower)
        )
    (default_buttons)
)
