(form "20602"
    (size 40 8)
    (help "20602_TIP_0")
    (heading "ESTIMATION ATTRIBUTES")

    (label
        (position 2 3)
        (text "Distance to nearest sample")
    )
    (field "dist_att"
        (position 25 3)
        (display_length 10)
        (input allowed)
        (translate lower)
        (help "20602_TIP_1")
    )

    (label
        (position 2 4)
        (text "Average distance to samples")
    )
    (field "avgdist_att"
        (position 25 4)
        (display_length 10)
        (input allowed)
        (translate lower)
        (help "20602_TIP_1")
    )

    (label
        (position 2 5)
        (text "Number of samples")
    )
    (field "numsam_att"
        (position 25 5)
        (display_length 10)
        (input allowed)
        (translate lower)
        (help "20602_TIP_3")
    )

    (default_buttons)
)
