(form "70014" (size 40  6)

  (help "70014_TIP_0")

  (heading "HOLE DIAMETER" )

  (label (position  5  3) (text "Hole diameter"))

  (field "hole_diameter" (position 20  3) (display_length 16)
    (input allowed)
    (translate lower)
    (null disallowed)
    (format real_8)
    (low_bound 0.0)
    (max_length 16)
  )

  (default_buttons)
)
