(form "70018" (size 40  7)

  (help "70018_TIP_0")

  (heading "MAST MOVEMENT" )

  (label (position  5  3) (text "Amount of movement in X:"))

  (field "x_mvmt" (position 5  4) (display_length 18)
    (input allowed)
    (translate lower)
    (null disallowed)
    (format real_8)
    (decimals 3)
    (max_length 16)
    (help "70018_TIP_1")
  )

  (default_buttons)
)
