(form "70041" (size 40 6)

  (help "70041_TIP_0")

  (heading "SELECT DELAY" )

  (label (position 5 3) (text "Delay"))

  (field "delay" (position 15 3) (display_length 12)
    (format real_8) (input allowed)
    (low_bound 0.0)
    (null disallowed) (max_length 16)
    (help "70041_TIP_1")
  )

  (default_buttons)
)
