(form "77002" (size 52  7)
  (heading "Section End Points")
   (field "y1field" (position 30  3) (display_length 8) (max_length 12) (input allowed) (null disallowed) (default "0.0"))
   (field "x1field" (position 30  3) (display_length 8) (max_length 12) (input allowed) (null disallowed) (default "0.0"))
   (field "z1field" (position 30  3) (display_length 8) (max_length 12) (input allowed) (null disallowed) (default "0.0"))
   (field "y2field" (position 30  3) (display_length 8) (max_length 12) (input allowed) (null disallowed) (default "1.0"))
   (field "x2field" (position 30  3) (display_length 8) (max_length 12) (input allowed) (null disallowed) (default "1.0"))
   (field "z2field" (position 30  3) (display_length 8) (max_length 12) (input allowed) (null disallowed) (default "1.0"))

  (default_buttons)
)
